Tue May 25 12:06:35 2004

Strip Illumination, Chamber 1

- 1 - ddu36

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 Layer 0 h4

Entries 4384 Mean 96.78 RMS 9.338 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Layer 1 h5

Entries 4565 Mean 96.7 RMS 8.732 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 Layer 2 h6

Entries 4837 Mean 96.77 RMS 9.388 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150

200 250 300 350 Layer 3 h7

Entries 4683 Mean 96.88 RMS 9.447 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Layer 4 h8

Entries 4538 Mean 97.04 RMS 9.433 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Layer 5 h9

Entries 4822 Mean 96.97 RMS 9.549 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Strip Illumination, Chamber 2

- 2 -

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 0 h10

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 1 h11

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 2 h12

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 3 h13

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 4 h14

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 5 h15

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Strip Times, Chamber 1

- 3 -

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Layer 0 h28

Entries 4384 Mean 8.046 RMS 1.014 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Layer 1 h29

Entries 4565 Mean 7.802 RMS 0.9905 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Layer 2 h30

Entries 4837 Mean 7.499 RMS 0.9574 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Layer 3 h31

Entries 4683 Mean 7.931 RMS 1.023 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Layer 4 h32

Entries 4538 Mean 7.94 RMS 0.969 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Layer 5 h33

Entries 4822 Mean 7.561 RMS 0.9814 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Strip Times, Chamber 2

- 4 -

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 0 h34

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 1 h35

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 2 h36

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 3 h37

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 4 h38

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 5 h39

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Wire Illumination, Chamber 1

- 5 -

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 0 h16

Entries 5131 Mean 23.55 RMS 3.775 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 1 h17

Entries 5455 Mean 23.56 RMS 3.441 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 2 h18

Entries 5518 Mean 23.6 RMS 3.528 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 3 h19

Entries 5349 Mean 23.57 RMS 3.397 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 4 h20

Entries 5320 Mean 23.62 RMS 3.326 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 20 40 60 80 100 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 5 h21

Entries 5467 Mean 23.61 RMS 3.251 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Wire Illumination, Chamber 2

- 6 -

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 0 h22

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 1 h23

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 2 h24

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 3 h25

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 4 h26

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 20 40 60 80 100 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 5 h27

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Wire Times, Chamber 1

- 7 -

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Layer 0 h40

Entries 5131 Mean 9.636 RMS 0.6902 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Layer 1 h41

Entries 5455 Mean 9.444 RMS 0.62 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

Layer 2 h42

Entries 5518 Mean 9.376 RMS 0.6109 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 3 h43

Entries 5349 Mean 9.541 RMS 0.6665 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

500

1000

1500

2000

2500

Layer 4 h44

Entries 5320 Mean 9.559 RMS 0.656 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Layer 5 h45

Entries 5467 Mean 9.485 RMS 0.6317 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Wire Times, Chamber 2

- 8 -

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 0 h46

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 1 h47

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 2 h48

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 3 h49

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 4 h50

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -1

-0.5

0

0.5

1 Layer 5 h51

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Layer 5

Tue May 25 12:06:35 2004

Layer Illumination

- 9 -

0 1 2 3 4 5 6 0

1000

2000

3000

4000

5000

Strips, Chamber 1 h0

Entries 27829 Mean 2.535 RMS 1.699 Underflow 0 Overflow 0

Strips, Chamber 1

0 1 2 3 4 5 6 -1

-0.5

0

0.5

1

Strips, Chamber 2 h1

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Strips, Chamber 2

0 1 2 3 4 5 6 0

1000

2000

3000

4000

5000

Wires, Chamber 1 h2

Entries 32240 Mean 2.517 RMS 1.7 Underflow 0 Overflow 0

Wires, Chamber 1

0 1 2 3 4 5 6 -1

-0.5

0

0.5

1

Wires, Chamber 2 h3

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Wires, Chamber 2

Tue May 25 12:06:35 2004

LCTs/Event

- 10 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCTs/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 1.028 RMS 0.1898 Underflow 0 Overflow 0

ALCTs/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCTs/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

ALCTs/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

CLCTs/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 1.075 RMS 0.3578 Underflow 0 Overflow 0

CLCTs/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

CLCTs/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

CLCTs/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

CORLCTs/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 1.087 RMS 0.3722 Underflow 0 Overflow 0

CORLCTs/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

CORLCTs/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

CORLCTs/Event

Tue May 25 12:06:35 2004

LCTs/Event

- 11 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCTs (digi)/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 1.031 RMS 0.199 Underflow 0 Overflow 0

ALCTs (digi)/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCTs (digi)/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

ALCTs (digi)/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

CLCTs (digi)/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 0.8702 RMS 0.3717 Underflow 0 Overflow 0

CLCTs (digi)/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

CLCTs (digi)/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

CLCTs (digi)/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

CORLCTs (digi)/Event Chamber 1

Entries 5000 Mean 1.007 RMS 0.2572 Underflow 0 Overflow 0

CORLCTs (digi)/Event

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0

1000

2000

3000

4000

5000

CORLCTs (digi)/Event Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

CORLCTs (digi)/Event

Tue May 25 12:06:36 2004

Num LCTs (ALCT+CLCT+CORLCT)

- 12 -

0+0+0 0+0+1 0+0+2 0+1+0 0+1+1 0+1+2 0+2+0 0+2+1 0+2+2 1+0+0 1+0+1 1+0+2 1+1+0 1+1+1 1+1+2 1+2+0 1+2+1 1+2+2 2+0+0 2+0+1 2+0+2 2+1+0 2+1+1 2+1+2 2+2+0 2+2+1 2+2+2

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Chamber 1

0+0+0 0+0+1 0+0+2 0+1+0 0+1+1 0+1+2 0+2+0 0+2+1 0+2+2 1+0+0 1+0+1 1+0+2 1+1+0 1+1+1 1+1+2 1+2+0 1+2+1 1+2+2 2+0+0 2+0+1 2+0+2 2+1+0 2+1+1 2+1+2 2+2+0 2+2+1 2+2+2

0

1000

2000

3000

4000

5000

Chamber 2

Tue May 25 12:06:36 2004

ALCT Quantities

- 13 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCT Accelerator Muon Chamber 1 Entries 5138 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Accelerator Muon

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 ALCT Accelerator Muon Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Accelerator Muon

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ALCT Quality Chamber 1 Entries 5138 Mean 2.802 RMS 0.4399 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Quality

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 ALCT Quality Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Quality

0 20 40 60 80 100 120 0

500

1000

1500

2000

2500

ALCT Wire Group Chamber 1 Entries 5138 Mean 23.4 RMS 2.055 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Wire Group

0 20 40 60 80 100 120 -1

-0.5

0

0.5

1 ALCT Wire Group Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Wire Group

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

ALCT CollisionB Chamber 1 Entries 5138 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT CollisionB

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 ALCT CollisionB Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT CollisionB

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ALCT Bx Chamber 1 Entries 5138 Mean 0.7578 RMS 0.4387 Underflow 0 Overflow 5

ALCT Bx

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 ALCT Bx Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

ALCT Bx

Digi ALCT Quantities

- 14 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

Digi ALCT Accelerator Muon Chamber 1 Entries 5157 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Accelerator Muon

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi ALCT Accelerator Muon Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Accelerator Muon

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Digi ALCT Quality Chamber 1 Entries 5157 Mean 2.801 RMS 0.4392 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Quality

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi ALCT Quality Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Quality

0 20 40 60 80 100 120 0

500

1000

1500

2000

2500

Digi ALCT Wire Group Chamber 1 Entries 5157 Mean 23.49 RMS 2.663 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Wire Group

0 20 40 60 80 100 120 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi ALCT Wire Group Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Wire Group

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

Digi ALCT CollisionB Chamber 1 Entries 5157 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT CollisionB

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi ALCT CollisionB Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT CollisionB

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Digi ALCT Bx Chamber 1 Entries 5157 Mean 3.14 RMS 0.4122 Underflow 0 Overflow 1

Digi ALCT Bx

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi ALCT Bx Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi ALCT Bx

Tue May 25 12:06:36 2004

CLCT Quantities

- 15 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

CLCT Bend

Chamber 1

Entries 5374 Mean 0.6464 RMS 0.4781 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Bend

Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

CLCT Strip Type Chamber 1

Entries 5374 Mean 0.9243 RMS 0.2646 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Strip Type

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Strip Type Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Strip Type

Tue May 25 12:06:36 2004

CLCT Quantities (Distrips only)

- 16 -

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0

20 40 60 80 100 120

140 CLCT KeyStrip (DiStrip) Chamber 1

Entries 407 Mean 20.13 RMS 9.64 Underflow 0 Overflow 0

CLCT KeyStrip (DiStrip)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT KeyStrip (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT KeyStrip (DiStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100

120 140

CLCT Pattern (DiStrip) Chamber 1

Entries 407 Mean 4.961 RMS 1.359 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Pattern (DiStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Pattern (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Pattern (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 50 100 150 200 250 300 350

CLCT Quality (DiStrip) Chamber 1

Entries 407 Mean 0.1057 RMS 0.4101 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Quality (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Quality (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Quality (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 CLCT Bx (DiStrip) Chamber 1

Entries 407 Mean 1.531 RMS 0.6564 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Bx (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Bx (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Bx (DiStrip)

Tue May 25 12:06:36 2004

CLCT Quantities (Halfstrips only)

- 17 -

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350 400 CLCT KeyStrip (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4967 Mean 96.95 RMS 9.314 Underflow 0 Overflow 0

CLCT KeyStrip (HalfStrip)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT KeyStrip (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT KeyStrip (HalfStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

CLCT Pattern (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4967 Mean 6.102 RMS 1.338 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Pattern (HalfStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Pattern (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Pattern (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

CLCT Quality (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4967 Mean 1.895 RMS 0.8917 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Quality (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Quality (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Quality (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0

500

1000

1500

2000

2500

CLCT Bx (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4967 Mean 1.636 RMS 0.6643 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Bx (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 CLCT Bx (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

CLCT Bx (HalfStrip)

Tue May 25 12:06:36 2004

Digi CLCT Quantities

- 18 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

500

1000

1500

2000

2500

Digi CLCT Bend Chamber 1

Entries 4351 Mean 0.6461 RMS 0.4782 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bend

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Bend Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bend

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Digi CLCT Strip Type Chamber 1

Entries 4351 Mean 0.9952 RMS 0.0693 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Strip Type

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Strip Type Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Strip Type

Tue May 25 12:06:36 2004

Digi CLCT Quantities (Distrips only)

- 19 -

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Digi CLCT KeyStrip (DiStrip) Chamber 1

Entries 21 Mean 16.57 RMS 11.01 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT KeyStrip (DiStrip)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT KeyStrip (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT KeyStrip (DiStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1

2

3

4

5 Digi CLCT Pattern (DiStrip) Chamber 1

Entries 21 Mean 4.048 RMS 2.171 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Pattern (DiStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Pattern (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Pattern (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0

2

4

6

8

10

Digi CLCT Quality (DiStrip) Chamber 1

Entries 21 Mean 1.619 RMS 0.7222 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Quality (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Quality (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Quality (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Digi CLCT Bx (DiStrip) Chamber 1

Entries 21 Mean 2 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bx (DiStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Bx (DiStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bx (DiStrip)

Tue May 25 12:06:36 2004

Digi CLCT Quantities (Halfstrips only)

- 20 -

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0

50 100

150 200 250

300

350 Digi CLCT KeyStrip (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4330 Mean 97.05 RMS 8.019 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT KeyStrip (HalfStrip)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT KeyStrip (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT KeyStrip (HalfStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

500

1000

1500

2000

2500

Digi CLCT Pattern (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4330 Mean 6.172 RMS 1.316 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Pattern (HalfStrip)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Pattern (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Pattern (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Digi CLCT Quality (HalfStrip) Chamber 1

Entries 4330 Mean 2.06 RMS 0.7241 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Quality (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Quality (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Quality (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Digi CLCT Bx (HalfStrip) Chamber 1 Entries 4330 Mean 2.003 RMS 0.07742 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bx (HalfStrip)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi CLCT Bx (HalfStrip) Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi CLCT Bx (HalfStrip)

Tue May 25 12:06:36 2004

Tue May 25 12:06:37 2004

Corr LCT Quantities

- 21 -

0 20 40 60 80 100 120 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Corr LCT Wire Group Chamber 1

Entries 5437 Mean 23.43 RMS 2.242 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Wire Group

0 20 40 60 80 100 120 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Wire Group Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Wire Group

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Corr LCT Pattern Chamber 1

Entries 5437 Mean 13.35 RMS 2.838 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Pattern

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Pattern Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Pattern

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

Corr LCT Quality Chamber 1

Entries 5437 Mean 12.78 RMS 3.409 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Quality

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Quality Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Quality

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 50 100 150 200 250 300 350

Corr LCT Strip ID Chamber 1

Entries 5437 Mean 94.22 RMS 21.08 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Strip ID

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Strip ID Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Strip ID

Corr LCT Quantities

- 22 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

Corr LCT Bend

Chamber 1

Entries 5437 Mean 0.65 RMS 0.477 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Bend

Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

Corr LCT Sync Error Chamber 1

Entries 5437 Mean 1 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Sync Error

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Sync Error Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Corr LCT Sync Error

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0

500

1000

1500

2000

2500

Corr LCT Bx

Chamber 1

Entries 5437 Mean 0.4931 RMS 0.5018 Underflow 0 Overflow 0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT Bx

Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

1000

2000

3000

4000

5000

Corr LCT CSCID

Chamber 1

Entries 5437 Mean 3 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Corr LCT CSCID

Chamber 2 Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Tue May 25 12:06:37 2004

Digi Corr LCT Quantities

- 23 -

0 20 40 60 80 100 120 0

500

1000

1500

2000

2500

Digi Corr LCT Wire Group Chamber 1

Entries 5037 Mean 23.46 RMS 2.567 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Wire Group

0 20 40 60 80 100 120 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Wire Group Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Wire Group

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

500

1000

1500

2000

2500

Digi Corr LCT Pattern Chamber 1

Entries 5037 Mean 12.43 RMS 4.787 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Pattern

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Pattern Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Pattern

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

Digi Corr LCT Quality Chamber 1

Entries 5037 Mean 8.184 RMS 2.091 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Quality

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Quality Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Quality

0 20 40 60 80 100 120 140 160 0

100

200

300

400

500

600 Digi Corr LCT Strip ID Chamber 1

Entries 5037 Mean 85.1 RMS 32.66 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Strip ID

0 20 40 60 80 100 120 140 160 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Strip ID Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Strip ID

Tue May 25 12:06:37 2004

Digi Corr LCT Quantities

- 24 -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Digi Corr LCT Bend Chamber 1

Entries 5037 Mean 0.5688 RMS 0.4952 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Bend

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Bend Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Bend

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0

1000

2000

3000

4000

5000

Digi Corr LCT Sync Error Chamber 1

Entries 5037 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Sync Error

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Sync Error Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Sync Error

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Digi Corr LCT Bx Chamber 1

Entries 5037 Mean 1.148 RMS 0.3748 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Bx

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT Bx Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT Bx

0 2 4 6 8 10 12 14 16 0

1000

2000

3000

4000

5000

Digi Corr LCT CSCID Chamber 1

Entries 5037 Mean 0 RMS -0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT CSCID

0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1

-0.5

0

0.5

1 Digi Corr LCT CSCID Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0 Underflow 0 Overflow 0

Digi Corr LCT CSCID

Tue May 25 12:06:37 2004

Tue May 25 12:06:37 2004

Strip vs Strip

- 25 -

Chamber 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Chamber 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160 half vs half

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

100 105 110 115 120 125

Chamber 2

45

50

55

60

65

70 half vs half

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chamber 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40 di vs di

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chamber 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40 di vs di

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Tue May 25 12:06:37 2004

Strip vs Strip

- 26 -

Chamber 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Chamber 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40 di vs half

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Chamber 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40 di vs half

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chamber 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160 half vs di

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Chamber 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chamber 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160 half vs di

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Timing

BX number

110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

# triggers

1

10

10^2

10^3

L1A BXN Count - PreTrig BXN Count

Chamber 1

Entries 5000

Mean 118.4

RMS 0.6635

BX number

-30 -20 -10 0 10 20 30

# triggers

10

10^2

10^3

ALCT BXN - L1A BXN Chamber 1

Entries 5138

Mean 0.762

RMS 0.458

Tue May 25 12:06:37 2004

Events w/ LCTs at Bx

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0

2

4 6

8

10 12

14 Events w/ ALCTs at Bx Chamber 1

Entries 5000 Mean 671.9 RMS 26.17

Events w/ ALCTs at Bx

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 -1

-0.5

0

0.5

1 Events w/ ALCTs at Bx Chamber 2

Entries 5000 Mean 0 RMS 0

Events w/ ALCTs at Bx

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0

2

4

6

8

10

12

Events w/ CLCTs at Bx Chamber 1

Entries 4853 Mean 671.7 RMS 26.09

Events w/ CLCTs at Bx

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 -1

-0.5

0

0.5

1 Events w/ CLCTs at Bx Chamber 2

Entries 0 Mean 0 RMS 0

Events w/ CLCTs at Bx

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

CLCTs/ALCTs Chamber 1

Entries 183 Mean 674.8 RMS 25.93

CLCTs/ALCTs

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

CLCTs/ALCTs Chamber 2

Entries 183 Mean 0 RMS 0

CLCTs/ALCTs

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

CLCTs/ALCTs hnew

Entries 228 Mean 674.8 RMS 25.93

CLCTs/ALCTs

630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

CLCTs/ALCTs hnew

Entries 228 Mean 0 RMS 0

CLCTs/ALCTs

Tue May 25 12:06:37 2004